海博论坛hibet

全国征询电话:
13955040807

企业新闻

扁平电缆的最高工作温度是几多?

所属分类:企业新闻颁布功夫:2025-04-18 08:19:03

扁平电缆的最高工作温度通?纱 180℃,部门特殊型号的扁平电缆甚至能在更高温度下维持不变机能。例如,YGCB硅橡胶扁电缆选取硅橡胶作为绝缘或护套资料,拥有耐高温、耐寒、柔软、防腐等个性,其工作温度领域通常为,部门型号甚至能耐受更高的温度。

此表,分歧型号和用处的扁平电缆,其最高工作温度可能有所分歧。例如,YFFB-F复合扁平电缆的最高工作温度为,而扁平软电缆VVB、VVBP、VVRBP等型号的最高工作温度也多为。


有关内容

新闻中心

?

Copyright ? 2023-2024 海博论坛hibet All Rights Reserved.

地址:安徽省天长市高新技术产业开发区经四路29号 电话:0550-7305800 传真:0550-7305087

   登记号:皖ICP备13014508号-7

交谊链接: 扁电缆 柔性电缆 卷筒电缆 赔偿导线 安徽特种电缆

供给地域:北京|上海|天津|沉庆|河北|山西|内蒙古|辽宁|吉林|黑龙江|江苏|浙江|安徽|河南|福建|江西|山东|湖北|湖南|广东|广西|海南|四川|贵州|云南|西藏|陕西|甘肃|青海|宁夏|新疆 特种电缆出产厂家  
【网站地图】