海博论坛hibet

全国征询电话:
13955040807

企业新闻

盾构机电缆是什么 ?

所属分类:企业新闻颁布功夫:2025-04-19 07:48:31

盾构机电缆是专为盾构机设计的特种电缆,用于盾构机在隧路掘进过程中为各类电气设备提供电力、信号及节造传输。其机能和结构需适应盾构机复杂恶劣的工作环境,确保设备不变运行。

重要特点

  1. 高耐磨性
    盾构机在掘进过程中,电缆需接受与隧路壁、设备部件的摩擦,因而电缆护套通常选取高强度耐磨资料(如聚氨酯TPU/PUR),以抵抗持久磨损。

  2. 抗弯曲与抗旋转折能
    盾构机施工时,电缆需频仍弯曲和旋转,电缆内部结构需优化设计。例如,导体选取多股无氧裸铜丝精绞成束,并增长芳纶纤维编织层,以加强抗拉和抗旋转能力。

  3. 耐油、耐侵蚀、耐候性
    电缆需适应地下湿润、油污、化学侵蚀等环境,护套资料需具备优异的耐油性、耐侵蚀性和耐候性(如抗紫表线、耐低温)。

  4. 高柔性
    为适应盾构机的移动和卷绕需要,电缆需具备高柔性,确保在反复卷绕和收放过程中不变形、不休芯。

  5. 阻燃与耐高温
    电缆需通过阻燃测试,并能在高温环境下维持机能不变,绝缘资料通常选取高强度弹性体或交联聚乙烯。

结构组成

  • 导体:多股无氧裸铜丝精绞成束,切合VDE 0295/CLASS 5类导体尺度。

  • 绝缘层:高强度弹性体绝缘,确保电气机能。

  • 抗拉元件:中心填充设计,选取金属或非金属承力元件,加强抗拉机能。

  • 护套:内护套为低粘度强力挤压式弹性体丁晴材质,表护套为进口聚氨酯TPU/PUR,提供双沉;。

利用场景

盾构机电缆宽泛利用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧路工程,以及露天矿及地下掘进沉型设备中。其高靠得住性确保了盾构机在复杂地质前提下的高效、不变运行。

技术参数

  • 额定电压:0.6/1kV及以下电压领域。

  • 测试电压:4000V。

  • 拉力:最大25N/mm?。

  • 移动快率:最大180m/min。

  • 绝缘电阻:≥20MΩ(20℃)。

  • 温度领域:-30℃至90℃。

  • 弯曲半径:8-10倍电缆直径。

产品认证

盾构机电缆需通过CE、RoHS等国际认证,确保切合环保和安全尺度。


有关内容

新闻中心

?

Copyright ? 2023-2024 海博论坛hibet All Rights Reserved.

地址:安徽省天长市高新技术产业开发区经四路29号 电话:0550-7305800 传真:0550-7305087

   登记号:皖ICP备13014508号-7

交谊链接: 扁电缆 柔性电缆 卷筒电缆 赔偿导线 安徽特种电缆

供给地域:北京|上海|天津|沉庆|河北|山西|内蒙古|辽宁|吉林|黑龙江|江苏|浙江|安徽|河南|福建|江西|山东|湖北|湖南|广东|广西|海南|四川|贵州|云南|西藏|陕西|甘肃|青海|宁夏|新疆 特种电缆出产厂家  
【网站地图】