海博论坛hibet

全国征询电话:
13955040807

企业新闻

盾构机电缆的耐油机能若何?

所属分类:企业新闻颁布功夫:2025-04-19 07:49:55

盾构机电缆的耐油机能优异 ,可能适应地下工程中油污环境的持久侵蚀。

耐油机能的实现方式

  1. 资料选择
    电缆护套选取氯丁橡胶、聚氨酯(TPU/PUR)等耐油资料 ,这些资料拥有优异的耐油性、耐化学侵蚀性和机械强度 ,可有效抵抗油污侵蚀。

  2. 结构设计
    电缆内部结构通过优化设计加强耐油机能。例如 ,选取多层复合结构 ,绝缘层与护套之间增长防护层 ,预防油污渗入至导体部门。

  3. 工艺处置
    在出产过程中 ,通过高温蒸煮等工艺使橡胶资料与电缆结构牢凝结合 ,进一步提升耐油性和耐用性。

耐油机能的技术参数

  • 耐油等级:切合有关行业尺度 ,可能在含油环境中持久不变工作。

  • 使用寿命:在油污环境下 ,电缆的耐油机能可保险其使用寿命达到3-5年甚至更长 ,具体取决于使用环境和守护情况。

  • 抗老化机能:耐油资料同时具备抗老化个性 ,预防因油污导致的绝缘机能降落。

利用优势

  1. 适应复杂工况
    盾构机在掘进过程中 ,电缆需接受机械应力、油污侵蚀等多沉考验 ,优异的耐油机能确保电缆在恶劣环境下不变运行。

  2. 降低守护成本
    耐油机能的提升削减了因油污导致的电缆故障 ,降低了更换和守护频率。

  3. 保险施工安全
    不变的电气机能为盾构机的安全运行提供保险 ,预防因电缆故障引发的施工变乱。


有关内容

新闻中心

?

Copyright ? 2023-2024 海博论坛hibet All Rights Reserved.

地址:安徽省天长市高新技术产业开发区经四路29号 电话:0550-7305800 传真:0550-7305087

   登记号:皖ICP备13014508号-7

交谊链接: 扁电缆 柔性电缆 卷筒电缆 赔偿导线 安徽特种电缆

供给地域:北京|上海|天津|沉庆|河北|山西|内蒙古|辽宁|吉林|黑龙江|江苏|浙江|安徽|河南|福建|江西|山东|湖北|湖南|广东|广西|海南|四川|贵州|云南|西藏|陕西|甘肃|青海|宁夏|新疆 特种电缆出产厂家  
【网站地图】