海博论坛hibet

全国征询电话:
13955040807

企业新闻

盾构机电缆的抗滋扰能力若何?

所属分类:企业新闻颁布功夫:2025-04-19 07:50:23


盾构机电缆具备优异的抗滋扰能力,重要通过屏蔽设计和资料选择实现,具体体此刻以下方面:

1. 屏蔽结构设计

  • 多层屏蔽:选取导体屏蔽、绝缘屏蔽和金属编织屏蔽层,形成多沉电磁防护。例如,UGEFP高压屏蔽电缆的屏蔽层能有效抵抗表部电磁滋扰,保障信号传输的精确性和不变性。

  • 屏蔽资料:使用高导电性金属(如铜、铝)编织屏蔽层,或选取复合屏蔽资料,提升抗滋扰成效。

2. 资料机能

  • 绝缘资料:选用乙丙橡胶(EPR)、交联聚乙烯(XLPE)等高机能绝缘资料,拥有优异的电断气缘性和抗滋扰性。

  • 护套资料:表护套选取聚氨酯(TPU/PUR)等耐磨、耐油资料,同时具备优良的抗滋扰机能。

3. 技术参数

  • 屏蔽效力:屏蔽层覆盖率达90%以上,可有效抑造高频电磁滋扰。

  • 绝缘电阻:在20℃时,制品电缆线芯间的绝缘电阻不幼于100兆欧/千米,确保信号传输的不变性。

  • 耐压机能:电缆能接受互换50Hz、15000V电压试验5分钟不击穿,适应复杂电磁环境。

4. 利用成效

  • 信号传输靠得住性:在盾构机掘进过程中,电缆需实时传输电力和数据信号,抗滋扰能力确保信号不受表界电磁场影响,保险设备不变运行。

  • 施工安全性:抗滋扰设计削减了因电磁滋扰导致的设备故障风险,提升了施工安全性。

5. 典型案例

  • UGEFP8.7/10kV高压屏蔽盾构机电缆:选取高品质屏蔽资料,能有效抵抗表部电磁滋扰,保障信号传输的精确和不变。

  • UGFP-6kV和UGFP-10kV高压电缆:具备杰出的防水、防潮机能,同时通过特殊的屏蔽设计,有效削减表界电磁滋扰。


有关内容

新闻中心

?

Copyright ? 2023-2024 海博论坛hibet All Rights Reserved.

地址:安徽省天长市高新技术产业开发区经四路29号 电话:0550-7305800 传真:0550-7305087

   登记号:皖ICP备13014508号-7

交谊链接: 扁电缆 柔性电缆 卷筒电缆 赔偿导线 安徽特种电缆

供给地域:北京|上海|天津|沉庆|河北|山西|内蒙古|辽宁|吉林|黑龙江|江苏|浙江|安徽|河南|福建|江西|山东|湖北|湖南|广东|广西|海南|四川|贵州|云南|西藏|陕西|甘肃|青海|宁夏|新疆 特种电缆出产厂家  
【网站地图】